<h3>Ромашкинское месторождение</h3>

<p>В 1946 году в 20 км от Шугуровского месторождения у села Ромашкино началось строительство разведочной скважины №3. В июне 1948 года здесь забил фонтан с суточным дебитом 120 тонн. Вокруг этой скважины на расстоянии нескольких километров были пробурены новые. Там тоже забили фонтаны. Оказалось, что на юго-востоке Татарстана было открыто уникальное Ромашкинское месторождение. Оно входит в десятку крупнейших месторождений мира.</p>
